X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/e51036b2977ac704916b36582ebf0f09721d02eb..011878980f95868aa11993486cea6959a290bf2c:/exercise/alkotest.tex?ds=sidebyside

diff --git a/exercise/alkotest.tex b/exercise/alkotest.tex
index 1719f65..b9c6eae 100644
--- a/exercise/alkotest.tex
+++ b/exercise/alkotest.tex
@@ -1,3 +1,4 @@
+% category: unknown
 \section{Alkotest (m/dikromat)}
 \label{alkotest} \index{Alkotest (m/dikromat)|textbf}
 (Oksidasjon av etanol med Krom(VI)).
