X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/bbbe859b5d7167e29c9968bacd9df108b84f0d3a..71bcfcffd78f00fd71bca9a5abbee89c678b3d66:/SLkompetansemal-kjemi.tex

diff --git a/SLkompetansemal-kjemi.tex b/SLkompetansemal-kjemi.tex
index 63d4051..b47650d 100644
--- a/SLkompetansemal-kjemi.tex
+++ b/SLkompetansemal-kjemi.tex
@@ -87,4 +87,4 @@ Faglig ber
 %                           &    \\
 %                           &    \\
 %                           &    \\
-%\end{tabular} 
\ No newline at end of file
+%\end{tabular} 
