X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/8e8d4c6202b3e69a9c84bdc7495dad1ee938c8ee..570bfbf045c2a5657add1b4ca553de1982f735e1:/SLSection41-gronnflamme.tex?ds=sidebyside

diff --git a/SLSection41-gronnflamme.tex b/SLSection41-gronnflamme.tex
index f69ff4d..a38ea35 100644
--- a/SLSection41-gronnflamme.tex
+++ b/SLSection41-gronnflamme.tex
@@ -21,7 +21,7 @@ metanolen. AVTREKK! Unng
 \newline
 \begin{figure}[h]
 \centering
-\includegraphics[width=1.0\textwidth]{gronnflamme/gronnflamme1.ps}
+\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/gronnflamme/gronnflamme1}
 \caption{Forbrenning av borsyreester}
 \end{figure}
 
@@ -38,12 +38,12 @@ flamme og dannelse av bortrioksid etter likningen:\\
 \newline
 2B(OCH$_{3}$)$_{3}$  +  6O$_{2}$  =  B$_{2}$O$_{3}$  +  6CO$_{2}$  +  3H$_{2}$O \\
 \newline
-Esteren er faktisk så flyktig (kp. 67$^{o}$C ) at den gir en
+Esteren er faktisk så flyktig (kokepunkt 67\celcius) at den gir en
 praktfull grønn flamme om bare flasketuten på flasken esteren er
 lageret i, stikkes bort til luftinntaket på en bunsenbrenner.
-Flammepunktet for ren trimetylborat ligger på 29 $^{o}$C. Med
+Flammepunktet for ren trimetylborat ligger på 29\celcius. Med
 metanol danner esteren en konstantkokende azeotrop blanding som
-koker ved 54$^{o}$C og har et flammepunkt på 34$^{o}$C.\\
+koker ved 54\celcius og har et flammepunkt på 34\celcius.\\
 \newline
 Azeotropen kommer over som en blanding av 70$\%$ metanol og 30$\%$
 trimetylborat.\\
@@ -78,15 +78,6 @@ mye av den brukes.
 (borsyreester)}
 \end{table}
 
+\nocite{jynge}
 
-
-\subsubsection{Referanser}
-\begin{description}
-    \item[\lbrack1\rbrack] Knut Jynge $\&$~Bjørn Riise.
-\newblock Funny reactions.
-\newblock Chemistry reports, University Of Tromsø; Institute Of Mathematical
-  and Physical Sciences, July 1985.
-\end{description}
-
-
-
+\printbibliography
