X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/8e8d4c6202b3e69a9c84bdc7495dad1ee938c8ee..06c3b93fe6bc2c99a0985f977580c30bf48a56fb:/SLSection18-kjemi.tex

diff --git a/SLSection18-kjemi.tex b/SLSection18-kjemi.tex
index 1b95173..2c7b7ed 100644
--- a/SLSection18-kjemi.tex
+++ b/SLSection18-kjemi.tex
@@ -13,7 +13,7 @@ Hvorfor skifter l
 Vel, svaret på det er at når løvbladene er grønne, er dette fordi de inneholder en stor mengde klorofyll. Det er en så stor mengde klorofyll i bladene at det grønne visker ut de andre pigmentfargene. I bladene er det lyset som regulerer klorofyll produksjonen, slik at når høsten kommer og dagene blir kortere - minsker denne produksjonen og den grønne fargen begynner å forsvinne. I samme tidsrom vil en økende konsentrasjon av sukker forårsake en økt produksjon av pigmentet; anthocyanin.\\ Løvblader som hovedsaklig inneholder anthocyanin vil opptre røde.\index{Klorofyll}\index{Pigmenter}\index{Anthocyanin}\index{Karotenoider}
 \begin{figure}[h]
 \centering
-\includegraphics[width=0.9\textwidth]{host/host}
+\includegraphics[width=0.9\textwidth]{images/host/host}
 \caption{Løv i ulike høstfarger} \label{host5}
 \end{figure} \\
 Karotenoider er en annen klasse av pigment som finnes i noen løvblader. Produksjonen av karotenoider er ikke avhengig av lys, så mengden forandrer seg ikke med kortere dager. Karotenoider kan være oransje, gule eller røde, men de fleste av disse pigmentene som er funnet i løvblader er gule. Løvblader med store mengder av både anthocyanider og karotenoider vil opptre med en oransje farge. Løvblader med karotenoider, men lite eller ingenting  anthocyanider vil være gule.\\
@@ -70,6 +70,4 @@ Etanol er sv
 \caption{Utstyr og kjemikalier Papirkromatografi og løvblader}
 \end{table}
 
-
-
-\subsubsection{Kilder}
+\printbibliography
