X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/570bfbf045c2a5657add1b4ca553de1982f735e1..625d1b977c15d597f7746421bd62b826e391657f:/SLSection7-kjemi.tex?ds=inline

diff --git a/SLSection7-kjemi.tex b/SLSection7-kjemi.tex
index 8d4ca67..5355c47 100644
--- a/SLSection7-kjemi.tex
+++ b/SLSection7-kjemi.tex
@@ -45,7 +45,8 @@ mindre jod for eksempel NI$_{2}$ og dette er voldsomt ustabilt.\\
 2NI$_{3}$  $\rightleftharpoons$  N$_{2}$ (g) + 3I$_{2}$ + energi \\
 \hspace{10mm} berøring \\
 \newline \index{Spalting av nitrogentrijodid, NI$_{3}$}\index{Nitrogen-trijodid}
-\index{Ammoniakk NH$_{3}$}\index{Jod I$_{2}$}
+\index{Ammoniakk}\index{NH$_{3}$}
+\index{Jod}\index{I$_{2}$}
 Det blir dannet
 fritt jodgass I$_{2}$ (fiolett) og nitrogen gass N$_{2}$ som er
 meget stabil.
