X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/49e0f59ad9fdec5fb88e754e83e97768ce318201..5e7f6dd328cdb41fb39eea227b50881795734a3d:/exercise/lumo-klorgass.tex?ds=sidebyside

diff --git a/exercise/lumo-klorgass.tex b/exercise/lumo-klorgass.tex
index a919a3e..72a4769 100644
--- a/exercise/lumo-klorgass.tex
+++ b/exercise/lumo-klorgass.tex
@@ -1,17 +1,19 @@
-\section{Klorgass/H$_{2}$O$_{2}$ lumeniscens}
+% category: unknown
+\chapter{Klorgass/H$_{2}$O$_{2}$ lumeniscens}
 \label{Lumoklor} \index{Klorgass/H$_{2}$O$_{2}$ lumeniscens|textbf}
 
 
 
-\subsubsection{Innledning}
-(Reaksjon mellom hydrogenperoksyd og klor)\\
+\section*{Innledning}
+(Reaksjon mellom hydrogenperoksyd og klor)
+
 Denne kjemilumenescensreaksjonen utmerker seg framfor
-Trautz-Schorigins reaksjon ved å sende ut et sterkere rødt lys, og
-at kjemikaliene er så alminnelige at de med letthet fås kjøpt på
-apotek. Det fascinerende ved dette forsøket er at en kan observere
-sterkt rødt-lysende bobler som beveger seg fra bunnen og opp i en
-hydrogenperoksyd løsning som er basisk. Forsøket gjør seg virkelig
-godt i et mørkt rom. Dette vil inspirere effektmakere.
+Trautz-Schorigins reaksjon i kapittel \vref{Trautz} ved å sende ut et
+sterkere rødt lys, og at kjemikaliene er så alminnelige at de med
+letthet fås kjøpt på apotek. Det fascinerende ved dette forsøket er at
+en kan observere sterkt rødt-lysende bobler som beveger seg fra bunnen
+og opp i en hydrogenperoksyd løsning som er basisk. Forsøket gjør seg
+virkelig godt i et mørkt rom. Dette vil inspirere effektmakere.
 
 \begin{figure}[h]
 \centering
@@ -22,10 +24,12 @@ godt i et m
 \end{figure}
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
-Klorgassen som skal bobles gjennom den basiske \hyd -løsningen, får
-vi ved å dryppe konsentrert saltsyre, HCl på
-kaliumpermanganat-krystaller KMnO$_{4}$.\\
+\section*{Framgangsmåte}
+
+Klorgassen som skal bobles gjennom den basiske \hyd-løsningen, får vi
+ved å dryppe konsentrert saltsyre, HCl på
+kalium\-per\-manganat-krystaller KMnO$_{4}$.
+
 Dette gjøres i en apparatur som vist nedenfor. Apparaturen må
 konstrueres slik at ingen klorgass lekkasje skjer. Alle gummikorker
 og slanger må settes ordentlig på plass. Hele apparaturen må støttes
@@ -33,14 +37,15 @@ opp med stativ og klemmer. Kolben hvor klorgasssen utvikles kan godt
 være en 250 ml sugekolbe. Når alt er klart for klorgass-utvikling,
 blandes 50 ml 6M NaOH-løsning (48 gram/200 ml vann) og 200 ml 30 -
 35$\%$ \hyd -løsning (apotekerer varen er
-suveren).\\
+suveren).
+
 Dette blandes i et høyt sylinder glass eller målesylinder på 500 ml.
-Det bør nevnes at både sugekolben og sylinderglaset bør være av
-pyrex da stor varmeutvikling skjer i begge. Den basiske \hyd
--løsningen vil etter noen minutter begynne å bruse kraftig for til
-slutt koke over (spalting av H$_{2}$O$_{2}$ til O$_{2}$). Det er
-derfor en fordel å ha alt klart før en blander \hyd -løsningen.\\
-\newline
+Det bør nevnes at både sugekolben og sylinderglaset bør være av pyrex
+da stor varmeutvikling skjer i begge. Den basiske \hyd-løsningen vil
+etter noen minutter begynne å bruse kraftig for til slutt koke over
+(spalting av H$_{2}$O$_{2}$ til O$_{2}$). Det er derfor en fordel å ha
+alt klart før en blander \hyd-løsningen.
+
 Det er lurt å velge røret A (se figuren) av en større dimensjon enn
 ellers brukt i apparaturen, fordi trykket som oppstår ellers ville
 ha blåst korken som sørger for at systemet er lukket, til himmels.
@@ -49,20 +54,24 @@ pedagogiske hensyn, skal kunne slippe 
 uoversiktelig avtrekk. Klorgassen ledes da til nærmeste avtrekk
 eller vindu. Klorgassen kan også destrueres ved å boble den gjennom
 en basisk løsning (6M NaOH- samme som brukt
-tidligere).\\
-\newline
+tidligere).
+
 Brukes ikke kork på sylinderglasset må forsøket utføres i
-avtrekk!!\\ Klorgassen får en best ved å dryppe saltsyren
+avtrekk!
+
+Klorgassen får en best ved å dryppe saltsyren
 porsjonsvis ned på 10 - 15 gram KMnO$_{4}$. Til sammen brukes ca.
 100 ml saltsyre. Tilsettes saltsyren for lenge og i for store
 kvanta, oppstår det overtrykk og klorgass vil boble ut gjennom
 saltsyre-forlaget! Dette kan forårsake syresprut. Når en porsjon HCl
 er tilsatt lukkes kranen på forlaget raskt. Dette fortsetter helt
 til klorgass utviklingen går av seg selv. Nå kan sykkelpumpen
-benyttes. OBS! Med forlags-kranen lukket!!\\
+benyttes. OBS! Med forlags-kranen lukket!
+
 Ekstra store mengder klorgass vil på denne måten passere gjennom
-\hyd -løsningen og gi en praktfull, kraftfull rød lumenscens.
+\hyd-løsningen og gi en praktfull, kraftfull rød lumenscens.
 
+% FIXME Har JPEG-bildet for lav oppløsning for LULU?
 \begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/klorgass/b1}
@@ -70,7 +79,7 @@ Ekstra store mengder klorgass vil p
 \end{figure}
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 Klorgassen dannes etter følgende likning I:\\
 \newline
 (I) 2KMnO$_{4}$ + 16HCl  =  2MnCl$_{2}$  +  5Cl$_{2}$ + 8H$_{2}$O
@@ -90,7 +99,7 @@ les teorien i Trautz-Schorigins fors
 (IV) H$_{2}$O$_{2}$  =  H$_{2}$O + 1/2O$_{2}$\\
 \newline
 Den basiske H$_{2}$O$_{2}$-løsningen spaltes etter likning IV.
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 Klorgass er en meget giftig gass som kan gi alvorlige etseskader på
 lunger og slimhinner. Apparaturen må derfor holdes lukket helt
 til avtrekket. Konsentrert saltsyre, HCl er sterkt etsende.\\
@@ -103,14 +112,13 @@ Beskyttelsesbriller og hansker m
 
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]
-\begin{tabular}{ll}
-  \hyd (35$\%$) & Konsentrert saltsyre, HCl \\
-  Kaliumpermanganat, KMnO$_{4}$ & Natriumhydroksyd, NaOH \\
-\end{tabular}
-  \caption{Kjemikalier til forsøket - Kjemilumenescens med klorgass}
-\end{table}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item \hyd (35$\%$)
+  \item Konsentrert saltsyre, HCl \index{Saltsyre, HCl}
+  \item Kaliumpermanganat, KMnO$_{4}$ \index{Kaliumpermanganat, KMnO$_{4}$}
+  \item Natriumhydroksid, NaOH \index{Natriumhydroksid, NaOH}
+\end{itemize}
 
 \nocite{jynge}
 
