X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/37aad72b6dfd89dfd6545b241c8c6f99b5160905..8f5b530fc88dee327d7f86f62570db5ac2aeaeb2:/exercise/klokke.tex

diff --git a/exercise/klokke.tex b/exercise/klokke.tex
index ea3282c..1c3ebe5 100644
--- a/exercise/klokke.tex
+++ b/exercise/klokke.tex
@@ -31,6 +31,7 @@ ikke inneholder klorid istedenfor sulfat, da klorid er en
 inhibitor og stopper reaksjonen. \index{Ferroin}
 \index{jern(II)sulfat}
 
+% FIXME Har JPEG-bildet for lav oppløsning for LULU?
 \begin{figure}[h]
 \centering
 \includegraphics[width=1.2\textwidth]{images/klokke/osillerende1}
