X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/3137fd4664a24266c1b5e8a73b393f45a95c6ba4..d25be8d58d551fb5e655c1ebdfafa39b58ce6872:/exercise/arktisk.tex

diff --git a/exercise/arktisk.tex b/exercise/arktisk.tex
index c2fcd38..fc77da0 100644
--- a/exercise/arktisk.tex
+++ b/exercise/arktisk.tex
@@ -28,7 +28,7 @@ Merk, NO$_{2}$ er en r
 \caption{Fortetting av nitrogenoksid og nitrogendioksid til
 nitrogensesqioksid)}
 \end{figure}\\
-Glassrøret på 2.5 cm i diameter tjener som beholder for silicagel
+Glassrøret på 2.5 cm i diameter tjener som beholder for silikagel
 (blågel) som igjen tjener som et tørremiddel for fuktig NO$_{2}$
 og NO
 (alternativt kan gassene bobles igjennom konsentrert \sv).\\
@@ -102,7 +102,7 @@ En slipper ogs
 \begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
   Konsentrert \sal&  \\
   Kobber & (tråd, granulert, mynt) \\
-  Silicagel (blågel) & Alternativt \sv \\
+  Silikagel (blågel) & Alternativt \sv \\
   Tørris &  \\
   Etanol & (rødsprit) \\
 \end{tabular}
