X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/3137fd4664a24266c1b5e8a73b393f45a95c6ba4..8d0082fcdb7736d28c61fbe51889b48445000ef6:/exercise/gulflamme.tex

diff --git a/exercise/gulflamme.tex b/exercise/gulflamme.tex
index e1f114d..2f462f1 100644
--- a/exercise/gulflamme.tex
+++ b/exercise/gulflamme.tex
@@ -35,13 +35,11 @@ metanol. Natriummetylat/metanol l
 
 
 \section*{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-  Na (natriummetall) &  \\
-  Metanol  CH$_{3}$OH & 70 $\%$ minst\\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalieliste til forsøket - Gul flamme (natrium i
-metanol)}
-\end{table}
+
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item Na (natriummetall) \index{Natrium, Na}
+  \item Metanol  CH$_{3}$OH minst 70 $\%$ \index{Metanol, CH$_{3}$OH} \index{CH$_{3}$OH}
+\end{itemize}
 
 \nocite{jynge}
 
