X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/22e2f348ad29c20b26502a3d6e05640952d4b5d9..011878980f95868aa11993486cea6959a290bf2c:/exercise/take.tex

diff --git a/exercise/take.tex b/exercise/take.tex
index 9c6876a..e5e3b94 100644
--- a/exercise/take.tex
+++ b/exercise/take.tex
@@ -1,3 +1,4 @@
+% category: unknown
 \section{Kunstig tåke (NH$_{4}$Cl)}
 \label{Kunstigtake} (Dannelse av ammoniumkloridpartikler i luft)\\
 \index{Kunstig tåke - NH$_{4}$Cl|textbf}
