X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/1e66c432dd4e0a4dfe7ff3aaafd318230df722fa..d25be8d58d551fb5e655c1ebdfafa39b58ce6872:/exercise/take.tex

diff --git a/exercise/take.tex b/exercise/take.tex
index a51df86..250f1b6 100644
--- a/exercise/take.tex
+++ b/exercise/take.tex
@@ -1,4 +1,4 @@
-% category: unknown
+% category: unknown
 \chapter{Kunstig tåke (NH$_{4}$Cl)}
 \label{Kunstigtake} (Dannelse av ammoniumkloridpartikler i luft)\\
 \index{Kunstig tåke - NH$_{4}$Cl|textbf}
@@ -11,7 +11,10 @@ av kunstig t
 grunnflate 250 m$^{2}$. I løpet av fem minutter var lokalet fullt
 med en tåke så tykk at en kunne skjære i den, og man hadde store
 problemer med å finne veien ut av lokalet.
-\index{Ammoniumklorid}\index{Saltsyre}\index{Ammoniakk}\index{Svovelsyre}
+\index{Ammoniumklorid}
+\index{Saltsyre}
+\index{Ammoniakk}
+\index{Svovelsyre, H$_{2}$SO$_{4}$}
 
 \section*{Framgangsmåte}
 En tar like deler konsentrert \am og konsentrert saltsyre HCl, og
