X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/12b402b606aaf1038f439140ddb990f336958d2d..ea1f531389855bdf797f23e59fca547743b1c7f2:/exercise/ammoniumdikromat-vulkan.tex

diff --git a/exercise/ammoniumdikromat-vulkan.tex b/exercise/ammoniumdikromat-vulkan.tex
index 6056155..77c1942 100644
--- a/exercise/ammoniumdikromat-vulkan.tex
+++ b/exercise/ammoniumdikromat-vulkan.tex
@@ -7,7 +7,7 @@
 
 
 \section*{Innledning}
-(auto-oksydasjon av ammoniumdikromat)\\
+(auto-oksidasjon av ammoniumdikromat)\\
 \newline
 Et enklere forsøk enn dette kan vanskelig gjøres, iallefall ikke med
 en slik effekt som dette forsøket gir. En miniatyr vulkan i fullt
@@ -46,27 +46,27 @@ Til slutt st
 \centering
 \includegraphics[width=0.40\textwidth]{images/vulkanbilder/mod_vulkan1}
 \includegraphics[width=0.41\textwidth]{images/vulkanbilder/mod_vulkan2}
-\caption{auto-oksydasjon av ammoniumdikromat}
+\caption{auto-oksidasjon av ammoniumdikromat}
 \end{figure}
 
 
 \section*{Teori}
-Hele dette forsøket er en såkalt auto oksydasjon av det termisk
+Hele dette forsøket er en såkalt auto oksidasjon av det termisk
 ustabile ammoniumklorat NH$_{4}$)$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$. Ved
 reaksjonen utvikles det en stor varmemengde, og denne underholder
 den videre reaksjonen. Dannelse av gassprodukter (økt uorden)
 begunstiger reaksjonen. Saltet  seg selv inneholder komponenter som
 virker som reduksjonsmiddel (NH$_{4}$$^{+}$) og
-oksydasjonsmiddel (Cr$_{2}$O$_{7}$$^{2-}$).\\
- \index{Autooksydasjon} \index{NH$_{4}$$^{+}$} \index{Cr$_{2}$O$_{7}$$^{2-}$}
-\index{Termisk ustabile stoffer} \index{Krom(III)oksyd}
+oksidasjonsmiddel (Cr$_{2}$O$_{7}$$^{2-}$).\\
+ \index{Autooksidasjon} \index{NH$_{4}$$^{+}$} \index{Cr$_{2}$O$_{7}$$^{2-}$}
+\index{Termisk ustabile stoffer} \index{Krom(III)oksid, Cr$_{2}$O$_{3}$}
 
 
 NH$_{4}$)$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$ (s)  $\rightleftharpoons$
  Cr$_{2}$O$_{3}$  +  4H$_{2}$O  +  N$_{2}$ (g)\\
 guloransje  \hspace{19mm}  grønt\\
 
-Den grønne vulkanasken som dannes er krom(III)oksyd og er spesielt
+Den grønne vulkanasken som dannes er krom(III)oksid og er spesielt
 porøs. Av denne grunn er det store volumet på den utbrente vulkanen.
 Av likningen går det fram at bare vanndamp og nitrogengass dannes,
 altså ingen giftige avgasser i det hele tatt. Forsøket kan derfor
@@ -75,7 +75,7 @@ uten noen som helst fare utf
 
 
 \section*{Forsiktig}
-Ammoniumdikromat må ikke blandes med lett oksyderbare stoffer, da
+Ammoniumdikromat må ikke blandes med lett oksiderbare stoffer, da
 det kan ta fyr og i verste fall eksplodere.
 
 
