X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/0cf5a29daa99501dcc8c1f8ce228bc64dc9f525f..da354311f03bf4797ed56a80a943b3103acb721a:/exercise/sbfontene.tex

diff --git a/exercise/sbfontene.tex b/exercise/sbfontene.tex
index c7deafd..6c19958 100644
--- a/exercise/sbfontene.tex
+++ b/exercise/sbfontene.tex
@@ -139,7 +139,7 @@ springvann.
   \item 400 ml 0.35M natriumhydroksid (NaOH) \index{Natriumhydroksid, NaOH}
   \item 1 ml phenolphthalein-løsning \index{Phenolphthalein}
   \item 1140 ml 0.1 M salpetersyre, HNO$_{3}$ \index{Salpetersyre, HNO$_{3}$}
-  \item 25 ml kons \sal \index{\sal}
+  \item 25 ml konsentert \sal \index{Salpetersyre, HNO$_{3}$}
   \item Kobber \index{Kobber}
   \item 3 x 1-liters rundkolber
   \item 3 x stativ med klemmer
