X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/0cf5a29daa99501dcc8c1f8ce228bc64dc9f525f..da354311f03bf4797ed56a80a943b3103acb721a:/exercise/fotokjemisk.tex?ds=sidebyside

diff --git a/exercise/fotokjemisk.tex b/exercise/fotokjemisk.tex
deleted file mode 100644
index 4b37ae1..0000000
--- a/exercise/fotokjemisk.tex
+++ /dev/null
@@ -1,119 +0,0 @@
-% category: unknown
-\chapter{Fotokjemisk reaksjon mellom hydrogen og klor}
-\label{fotokjemisk}
-\index{Fotokjemisk reaksjon mellom H$_{2}$ og Cl$_{2}$|textbf}
-\index{Lage klorgass}
-\index{Lage hydrogengass}
-\index{Fotokjemisk}
-
-
-\section*{Innledning}
-Et reagensrør med kork, fylt med en
-blanding av hydrogen- og klorgass settes fast på
-et stativ (se fig. \ref{fotokjemisk1}). Lys fra en projektor rettes mot reagensrøret.\\
-Et høyt smell høres og korken blir skutt ut fra reagensrøret.
-
-
-\section*{Framgangsmåte}
-\begin{figure}[h]
-\centering
-\includegraphics[width=0.9\textwidth]{images/fotokjemisk/projektorlys}
-\caption{Oppsett for den fotokjemiske reaskjonen mellom H$_{2}$ og
-Cl$_{2}$ }\label{fotokjemisk1}
-\end{figure}
-\noindent
-Fyll et 1000 ml begerglass halvfullt med vann og plasser
-det i et avtrekkskap. Ta et reagensrør og legg et lag med
-gjennomsiktig tape på røret. Deretter fylles reagensrøret med
-vann.\\ Hold forran åpningen med tommelen og snu røret mens det
-settes ned i begerglasset og under vannlinjen. Fest reagensrøret på
-et stativ
-slik at det står av seg selv (se fig. \ref{fotokjemisk2})\\
-\newline
-Sett opp utstyret som trengs for å produsere klorgass og fyll
-deretter opp halvparten av reagensrøret med klorgass. Deretter
-fylles resten av reagensrøret med hydrogengass. \\
-\begin{figure}[h]
-\centering
-\includegraphics[width=1.0\textwidth]{images/fotokjemisk/hydklorprod}
-\caption{Oppsett for å produsere hydrogengass og klorgass.
-}\label{fotokjemisk2}
-\end{figure} \\
-\newline
-Sett på en kork på reagensrøret (under vann) og plasser reagensrøret
-på et stativ i 45$^{\circ}$ vinkel (se fig. \ref{fotokjemisk1}).\\
-Utfør demonstrasjonen innen 5 minutter etter klargjøringen av
-reagensrøret. \\
-\textcolor[rgb]{0.98,0.00,0.00}{\textbf{Forsiktig! Rett reagensrøret
-vekk fra tilskuere og gjenstander som kan knuses!}} \\
-\newline
-Fra en avstand på ca. 1 meter, rettes lysstrålen fra en projektor
-mot reagensrøret som er festet på stativet.\\ Et sekund eller to
-senere kommer et høyt smell og korken blir skutt ut av røret med
-stor kraft.
-
-
-\section*{Teori}
-Standard dannelses energi, $\Delta$H$^{\circ}$$_{f}$, til HCl i
-gassform er -537 KJ/mol [2]\\ Den fotokjemiske reaksjonen mellom
-hydrogen og klorin er en kjedereaksjon [2]
-
-\begin{equation}\label{re1}
-    Cl_{2} + h\nu \longrightarrow 2Cl^{\textbf{.}}
-\end{equation}
-\begin{equation}\label{re2}
-    Cl^{\textbf{.}} + H_{2} \longrightarrow HCl + H^{\textbf{.}}
-\end{equation}
-\begin{equation}\label{re3}
-    H^{\textbf{.}} + Cl_{2} \longrightarrow HCl + Cl^{\textbf{.}}
-\end{equation}
-\begin{equation}\label{re4}
-    H^{\textbf{.}} + O_{2} \longrightarrow HO_{2}
-\end{equation}
-\begin{equation}\label{re5}
-    Cl^{\textbf{.}} + O_{2} \longrightarrow ClO_{2}
-\end{equation}\\
-\newline
-Reaksjon \ref{re1}, initiativ steget til kjernereaksjonen,
-involverer absorbsjon av lys til et klor molekyl og genererer 2
-kloratomer. Reaksjon \ref{re2} og \ref{re3} er stegene som sørger
-for forplanting av reaskjonen. Reaksjonene \ref{re4} og \ref{re5}
-illustrerer hvordan oksygengassen opptrer som en inhibitor. \\
-I nærvær av 1$\%$ O$_{2}$, blir kjedelengden redusert fra omtrent
-10$^{6}$ til
-ca. 10$^{3}$.\\
-Kjede-termineringssteg er komplekse og tar i tillegg for seg
-kollisjoner av radikaler med glassveggene i reagensrøret.
-
-
-\section*{Forsiktig}
-Klorgass er giftig og irriterer øynene og slimhinnene ved kontakt.
-Ved innånding kan gassen føre til alvorlige lungeskader. \\
-Klorgass er et sterkt oksidasjonsmiddel.\\
-Hydrogengass er svært brennbar og danner en eksplosiv blanding med
-oksygengass og klorgass.\\
-Det er viktig å sette opp en sikkerhetsskjerm mellom tilskuerene og
-forsøksoppsettet i tilfelle reagensrøret knuses.
-
-
-
-\section*{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{itemize}[noitemsep]
-  \item Granulert sink
-   \item Saltsyre, HCl \index{Saltsyre, Hcl}
-   \item Klorin \index{Klorin}
-   \item Projektor
-   \item 1000 ml begerglass
-   \item Reagensrør
-   \item 250 ml erlenmeyerkolbe
-   \item Gummislange
-   \item Vinklet glassrør
-   \item Kork til reagensrøret
-   \item Stativ med klemme
-   \item Kork med gjennomføring til e-kolben
-\end{itemize}
-
-\nocite{alyeahornbeck}
-\nocite{Gimblett}
-
-\printbibliography
