X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/0cf5a29daa99501dcc8c1f8ce228bc64dc9f525f..da354311f03bf4797ed56a80a943b3103acb721a:/exercise/alkotest.tex

diff --git a/exercise/alkotest.tex b/exercise/alkotest.tex
index 66fe728..7420a24 100644
--- a/exercise/alkotest.tex
+++ b/exercise/alkotest.tex
@@ -1,6 +1,7 @@
 % category: unknown
 \chapter{Alkotest (m/dikromat)}
-\label{alkotest} \index{Alkotest (m/dikromat)|textbf}
+\label{alkotest}
+\index{Alkoholtest (m/dikromat)|textbf}
 (Oksidasjon av etanol med Krom(VI)).
 
 
@@ -12,7 +13,6 @@ i munnstykket til ballongen som skifter farge og ikke selve
 ballongen, som nok en uerfaren ballongblåser tror. Ballongen er der
 bare for å kunne måle hvor mye luft som skal blåses gjennom
 munnstykket. \index{Oksidasjon av etanol med Krom(VI)|textbf}
-\index{Alkohol test}
 
 
 \section*{Framgangsmåte}
@@ -83,8 +83,8 @@ flammeutvikling i en slik l
 
 \section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{itemize}[noitemsep]
-  \item Kaliumdikromat, K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$, Ap. \index{Kaliumdikromat}\index{K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$}
-  \item Konsentrert \sv, Ap. \index{\sv}
+  \item Kaliumdikromat, K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$, Ap. \index{Kaliumdikromat, K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$}\index{K$_{2}$Cr$_{2}$O$_{7}$}
+  \item Konsentrert \sv, Ap. \index{Svovelsyre, H$_{2}$SO$_{4}$}
   \item Gips (kalsiumsulfat) CaSO$_{4}$, Ap. \index{Gips} \index{Kalsiumsulfat, CaSO$_{4}$}
   \item Etanol, Ap.\index{Etanol}
 \end{itemize}
