X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/098eaec6b5c25771f2df0250198d0694d6d71701..3137fd4664a24266c1b5e8a73b393f45a95c6ba4:/exercise/lioh-filter.tex

diff --git a/exercise/lioh-filter.tex b/exercise/lioh-filter.tex
index b877fcb..f55c645 100644
--- a/exercise/lioh-filter.tex
+++ b/exercise/lioh-filter.tex
@@ -1,15 +1,15 @@
 % category: unknown
-\section{Vi bygger et CO$_{2}$ filter med LiOH}
+\chapter{Vi bygger et CO$_{2}$ filter med LiOH}
 \label{CO$_{2}$ filter} \index{Vi bygger et CO$_{2}$ filter med LiOH|textbf}
 \index{CO$_{2}$ filter}\index{LiOH}\index{Filtrere CO$_{2}$ fra lufta}
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 Å filtrere ut/absorbere CO$_{2}$ fra luft er en teknikk som vies stor oppmerksomhet. Å få utslippene av CO$_{2}$ gass fra industrien, forbrenningsannlegg m.m. ned, er viktige tiltak for å forhindre økt drivhuseffekt med dertilhørende økt global oppvarming. \\
 \newline
 I denne øvelsen skal vi lage et filter av LiOH som er en effektiv måte å filtrere og binde opp CO$_{2}$ på. LiOH har blant annet vært benytttet hos NASA i Apollo ferdene (mest kjent er Apollo 13), og er fremdeles benyttet i romdraktene ved romvandringer.
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 
 
 
@@ -54,7 +54,7 @@ Mengden med LiOH vil variere avhengig av st
 
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 LiOH er den mest brukte CO$_{2}$ absorbenten i systemer som benytter seg av engangsfiltre. Det er et billig, stabilt og effektivt filter.\\
 \newline
 
@@ -113,12 +113,12 @@ Et gjennomsnitts menneske produserer 120 g CO$_{2}$ hver dag ved et normalt akti
 
 \newpage
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 LiOH er en forholdsvis sterk base. Bruk vernebriller og hansker! Heksan (C$_{6}$H$_{14}$) er meget brennbar og helseskadelig ved innånding. Benytt avtrekksskap ved håndteringen av stoffet! Kan være skadelig hvis det absorberes gjennom huden. Forårsaker hudirritasjon. Bruk hansker!\\
 \newline
 HCl (saltsyre) er en sterk etsende syre. Bruk hansker og vernebriller! Selv om Polyethylenglykol pulveret ikke er klassifisert som farlig, bør man allikevel benytte hansker og ikke eksponere huden for pulveret.
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{table}[h]
 \begin{tabular}{lll}
 LiOH$\cdot$H$_{2}$O             &         &                  \\
