X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/098eaec6b5c25771f2df0250198d0694d6d71701..3137fd4664a24266c1b5e8a73b393f45a95c6ba4:/exercise/fontene.tex

diff --git a/exercise/fontene.tex b/exercise/fontene.tex
index 5a51c0c..01d25e4 100644
--- a/exercise/fontene.tex
+++ b/exercise/fontene.tex
@@ -1,10 +1,10 @@
 % category: unknown
-\section{Fontene NH$_{3}$}
+\chapter{Fontene NH$_{3}$}
 \label{fonteneNH3} \index{Fontene NH$_{3}$|textbf}
 (ammoniakk, NH$_{3}$-gassens løslighet i vann)
 
 
-\subsubsection{Innledning}
+\section*{Innledning}
 Dette er et forsøk med en ganske overraskende reaksjon. I en
 erlenmeyerkolbe som står på hodet, spruter vann ut av et rør akkurat
 som en mini $"$blow-out$"$. Men samtidig blir det klare vannet
@@ -16,7 +16,7 @@ r
 \end{figure}\\
 
 
-\subsubsection{Framgangsmåte}
+\section*{Framgangsmåte}
 Hell ca. 3 - 4 ml konsentrert ammoniakk, NH$_{3}$ (aq) i en 1.5
 liters erlenmeyerkolbe, og varm den forsiktig over gassflamme i 1
 -2 minutter slik at ammoniakken går over til gass. Bruk helst
@@ -51,7 +51,7 @@ dr
 slipper en å smelte røret.
 
 
-\subsubsection{Teori}
+\section*{Teori}
 \amm gass er meget godt løslig i vann. Ved 0\celcius løses 1185
 liter \am gass i 1 liter vann. Konsentrert \am (aq) inneholder
 34$\%$ \am. Denne løseligheten kommer av at \am og H$_{2}$O er
@@ -63,15 +63,15 @@ vann blir sugd opp. \amm er ogs
 fordi fenolftalein somer syre-base indikator, blir rød ved pH over
 9.
 
-\subsubsection{Tips}
+\section*{Tips}
 HCl, saltsyre gass kan også brukes til dette forsøket istedenfor
 \am, men da må en også bruke en del andre indikatorer.
 
-\subsubsection{Forsiktig}
+\section*{Forsiktig}
 \amm gass er giftig, og må ikke innhaleres i store kvanta.
 
 
-\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
+\section*{Utstyr og kjemikalier}
 \begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
   \amm & Ap. \\
   Fenolftalein løsning & Ap. \\
