X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/04e22d8fc9433f1797ee9032272d1e0e1ef3dc0e..12b402b606aaf1038f439140ddb990f336958d2d:/exercise/gulflamme.tex

diff --git a/exercise/gulflamme.tex b/exercise/gulflamme.tex
index e1f114d..e8faf78 100644
--- a/exercise/gulflamme.tex
+++ b/exercise/gulflamme.tex
@@ -35,13 +35,11 @@ metanol. Natriummetylat/metanol l
 
 
 \section*{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-  Na (natriummetall) &  \\
-  Metanol  CH$_{3}$OH & 70 $\%$ minst\\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalieliste til forsøket - Gul flamme (natrium i
-metanol)}
-\end{table}
+
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item Na (natriummetall) \index{Natrium, Na}
+  \item Metanol  CH$_{3}$OH minst 70 $\%$ \index{Metanol} \index{CH$_{3}$OH}
+\end{itemize}
 
 \nocite{jynge}
 
