X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/04e22d8fc9433f1797ee9032272d1e0e1ef3dc0e..12b402b606aaf1038f439140ddb990f336958d2d:/exercise/fontene.tex

diff --git a/exercise/fontene.tex b/exercise/fontene.tex
index 01d25e4..d11e10f 100644
--- a/exercise/fontene.tex
+++ b/exercise/fontene.tex
@@ -72,12 +72,10 @@ HCl, saltsyre gass kan ogs
 
 
 \section*{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-  \amm & Ap. \\
-  Fenolftalein løsning & Ap. \\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalier til forsøket - Fontene (NH$_{3}$)}
-\end{table}
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item \amm, Ap. \index{\amm}
+  \item Fenolftalein løsning Ap. \index{Fenolftalein}
+\end{itemize}
 
 \nocite{jynge}
 
