X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-smell-og-bang-hauge.git/blobdiff_plain/04e22d8fc9433f1797ee9032272d1e0e1ef3dc0e..12b402b606aaf1038f439140ddb990f336958d2d:/exercise/bronsespeil.tex

diff --git a/exercise/bronsespeil.tex b/exercise/bronsespeil.tex
index 2f49894..7afc2a0 100644
--- a/exercise/bronsespeil.tex
+++ b/exercise/bronsespeil.tex
@@ -30,7 +30,7 @@ gass.
 \textbf{Kuldeblandingen} brukes for å kondensere \am -gassen. Den
 lages ved å knuse tørris som stappes i et beger (termos), og
 fylles med alkohol (etanol,
-isopropanol).\index{Etanol}\index{Isopropanol}\index{Kuldeblanding}
+isopropanol).\index{Isopropanol}\index{Kuldeblanding}
 Hell forsiktig da det lett blir sterk brusing, og tørris på bar
 hud medfører sår. Denne kuldeblandingen skulle holde minst
 -70\celcius som er tilstrekkelig for å kondensere \am som har
@@ -116,25 +116,21 @@ NaOH er en sterk base, og er sterkt etsende.
 
 
 
-\section*{Destruksjon}
+\section*{Avfallshåndtering}
 Den sterke basen NaOH kan helles i vasken med god vannskylling
 etterpå. Reagensglasset med alkalimetallene kan en sette i et
 stort begerglass, og tilsette vann forsiktig i porsjoner. Det vil
 bli en sterk reaksjon med små flammer så vær forsiktig. Etter
 dette kan en helle det i vasken.
 
-
-
 \section*{Utstyr og kjemikalier}
-\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
-  konsentrert ammoniakk \am &  \\
-  NaOH pellets &  \\
-  Silikagel &  \\
-  Tørris & CO$_{2}$ (s) \\
-  Alkohol & (etanol) \\
-\end{tabular}
-\caption{Kjemikalieliste til forsøket - Alkalimetall-ammoniakk}
-\end{table}
+\begin{itemize}[noitemsep]
+  \item Konsentrert ammoniakk \am \index{\am}
+  \item NaOH pellets \index{NaOH}
+  \item Silikagel
+  \item Tørris, CO$_{2}$ (s) \index{Tørris}
+  \item Etanol C$_{2}$H$_{5}$OH \index{Etanol}\index{C$_{2}$H$_{5}$OH}
+\end{itemize}
 
 \nocite{jynge}
 
