% category: unknown
\section{Gul flamme (Natrium i metanol)}
\label{Gulflamme} \index{Gul flamme}
(Forbrenning av natriummetylat i metanolløsning)\\
\newline\index{Natriummetylat}\index{Natrium i metanol|textbf}


\subsubsection{Innledning}
Dette forsøket er ment som et biforsøk til de andre
flammeforsøkene (se grønn og rød flamme), og for å danne en
fargekontrast til de andre flammefargene.


\subsubsection{Framgangsmåte}
Væsken lages ved å løse to klumper natriummetall på størrelse med
ei ert, i ca. 50 ml metanol. Ved antennelse av væsken i en
metallkork (se rød flamme) så brenner den med en intens og typisk
gul natrium flamme.


\subsubsection{Teori}
Natriummetall reagerer med metanol under hydrogen utvikling og
dannelse av natrium-metoxyd (natriummetylat).\\
\newline
2Na + 2CH$_{3}$OH  =  2CH$_{3}$ONa + H$_{2}$ (g)\\
Dette saltet er løselig i metanolen, og det er den som forårsaker
flammefargen når metanolen brenner.


\subsubsection{Forsiktig}
Metanolen er giftig! (se under rød flamme). Brukes for mye natrium
og det er for stort vanninnhold i metanolen kan det hele
eksplodere. Natrium reagerer mye heftigere med vann enn med
metanol. Natriummetylat/metanol løsningen er sterkt basisk.


\subsubsection{Utstyr og kjemikalier}
\begin{table}[h]\begin{tabular}{ll}
  Na (natriummetall) &  \\
  Metanol  CH$_{3}$OH & 70 $\%$ minst\\
\end{tabular}
\caption{Kjemikalieliste til forsøket - Gul flamme (natrium i
metanol)}
\end{table}

\nocite{jynge}

\printbibliography
