X-Git-Url: https://pere.pagekite.me/gitweb/text-angrefrist.git/blobdiff_plain/4fc367e0431db271bb6b9073f8d6e43ab3d41dc1..1f5774117658155813a7b6faab2930f176b47c4b:/rapport-kap08.adoc?ds=sidebyside

diff --git a/rapport-kap08.adoc b/rapport-kap08.adoc
index 863ea7e..2fd89df 100644
--- a/rapport-kap08.adoc
+++ b/rapport-kap08.adoc
@@ -53,7 +53,7 @@ etter bestillingenÂ».
 | Vet ikke | 1 pst. | 2 pst. | 1 pst. | 4 pst. | (29)
 | *Sum prosent* | 40 pst. | 53 pst. | 6 pst. | 100 pst. |
 | N | 296 | 389 | 47 | | 732
-| *) Alle prosenter 1 tabellen er beregnet pÃ¥ basis av samtlige kjÃ¸pere.
+6+| *) Alle prosenter i tabellen er beregnet pÃ¥ basis av samtlige kjÃ¸pere.
 |===
 
 
